)c (GeV/ p 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

(arb. unit) x/d Ed

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

= 5.02 TeV NNs ALICE p-Pb

-π + ^+π

- + e +e

- + K +K p p +